<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">% 表題 中島健介対流モデル解説  湿潤変数間の相互変換量の計算(TSTEP)
% 
% 履歴 1998/07/16 小高正嗣
%      1999/06/14 小高正嗣
% 
\subsection{湿潤変数間の相互変換量の計算}

水蒸気, 雲水, 雨水の間の相互変換量の時空間積算値を計算する.
計算するのは

\[
  \mbox{全変換量} = 
  \mbox{凝結量} - \mbox{雲水からの蒸発量} - \mbox{雨水からの蒸発量}
\]

の時空間積算値である.

</pre></body></html>