\hypertarget{ua__mpi__module__interpolate_8f90}{}\doxysection{ua\+\_\+mpi\+\_\+module/ua\+\_\+mpi\+\_\+module\+\_\+interpolate.f90 File Reference}
\label{ua__mpi__module__interpolate_8f90}\index{ua\_mpi\_module/ua\_mpi\_module\_interpolate.f90@{ua\_mpi\_module/ua\_mpi\_module\_interpolate.f90}}
\doxysubsection*{Data Types}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
interface \mbox{\hyperlink{interfaceua__mpi__module__interpolate_1_1b__interpolate__ua}{ua\+\_\+mpi\+\_\+module\+\_\+interpolate\+::b\+\_\+interpolate\+\_\+ua}}
\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsection*{Modules}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
module \mbox{\hyperlink{namespaceua__mpi__module__interpolate}{ua\+\_\+mpi\+\_\+module\+\_\+interpolate}}
\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsection*{Functions/\+Subroutines}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
real(8) function, dimension(kc) \mbox{\hyperlink{namespaceua__mpi__module__interpolate_a70114c956aeab63632a2e03997e1ed4a}{ua\+\_\+mpi\+\_\+module\+\_\+interpolate\+::b\+\_\+interpolate\+\_\+array00\+\_\+ua}} (ua\+\_\+data, alon, alat)
\end{DoxyCompactItemize}
