\hypertarget{w__module_8f90}{}\doxysection{w\+\_\+module/w\+\_\+module.f90 File Reference}
\label{w__module_8f90}\index{w\_module/w\_module.f90@{w\_module/w\_module.f90}}
\doxysubsection*{Modules}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
module \mbox{\hyperlink{namespacew__module}{w\+\_\+module}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 2次元球面\+: 球面調和関数展開 \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsection*{Functions/\+Subroutines}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
subroutine, public \mbox{\hyperlink{namespacew__module_a34cf65ed64bfeec316d31e8764e8ffc0}{w\+\_\+module\+::w\+\_\+initial}} (n\+\_\+in, i\+\_\+in, j\+\_\+in, np\+\_\+in)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em スペクトル変換の格子点数, 波数および O\+P\+E\+N\+MP 使用時の 最大スレッド数を設定する. \end{DoxyCompactList}\item 
subroutine, public \mbox{\hyperlink{namespacew__module_a8fa63b83c6aee6f23c4560de239475e6}{w\+\_\+module\+::w\+\_\+finalize}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em モジュールの終了処理(割り付け配列の解放)をおこなう. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
