\hypertarget{w__module__spectrum_8f90}{}\doxysection{w\+\_\+module/w\+\_\+module\+\_\+spectrum.f90 File Reference}
\label{w__module__spectrum_8f90}\index{w\_module/w\_module\_spectrum.f90@{w\_module/w\_module\_spectrum.f90}}
\doxysubsection*{Modules}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
module \mbox{\hyperlink{namespacew__module__spectrum}{w\+\_\+module\+\_\+spectrum}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em \mbox{\hyperlink{namespacew__module}{w\+\_\+module}} の下部モジュール\+: スペクトル解析 \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsection*{Functions/\+Subroutines}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
real(dp) function, dimension(0\+:nm,-\/nm\+:nm), public \mbox{\hyperlink{namespacew__module__spectrum_a549029558183c587d43bdb0a3592df12}{w\+\_\+module\+\_\+spectrum\+::nm\+\_\+energyfromstreamfunc\+\_\+w}} (w\+\_\+\+Strfunc)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 流線関数のスペクトルデータからエネルギーの球面調和函数成分 (スペクトル)を計算する(1 層用). \end{DoxyCompactList}\item 
real(dp) function, dimension(0\+:nm), public \mbox{\hyperlink{namespacew__module__spectrum_a7619d87ba2a8eb0ba4c9cb1bfe51ace8}{w\+\_\+module\+\_\+spectrum\+::n\+\_\+energyfromstreamfunc\+\_\+w}} (w\+\_\+\+Strfunc)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 流線関数のスペクトルデータから各全波数のエネルギー成分(スペクトル)を 計算する(1 層用). \end{DoxyCompactList}\item 
real(dp) function, dimension(0\+:nm,-\/nm\+:nm), public \mbox{\hyperlink{namespacew__module__spectrum_abaac50d008bc5f3a7e31ac39a8955929}{w\+\_\+module\+\_\+spectrum\+::nm\+\_\+enstrophyfromstreamfunc\+\_\+w}} (w\+\_\+\+Strfunc)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 流線関数のスペクトルデータからエンストロフィーの球面調和函数成分 (スペクトル)を計算する(1 層用). \end{DoxyCompactList}\item 
real(dp) function, dimension(0\+:nm), public \mbox{\hyperlink{namespacew__module__spectrum_a2e2a246f41310d2bd1ae0db84d73b499}{w\+\_\+module\+\_\+spectrum\+::n\+\_\+enstrophyfromstreamfunc\+\_\+w}} (w\+\_\+\+Strfunc)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 流線関数のスペクトルデータから各全波数のエネルギー成分(スペクトル)を 計算する(1 層用) \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsection*{Variables}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
real(dp), public \mbox{\hyperlink{namespacew__module__spectrum_a29b88d42fa75011df629c02dcd7422d4}{w\+\_\+module\+\_\+spectrum\+::w\+\_\+spectrum\+\_\+vmiss}} = -\/999.\+000
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 欠損値. 初期値は -\/999.\+000 \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
