\hypertarget{wa__module__spectrum_8f90}{}\doxysection{wa\+\_\+module/wa\+\_\+module\+\_\+spectrum.f90 File Reference}
\label{wa__module__spectrum_8f90}\index{wa\_module/wa\_module\_spectrum.f90@{wa\_module/wa\_module\_spectrum.f90}}
\doxysubsection*{Modules}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
module \mbox{\hyperlink{namespacewa__module__spectrum}{wa\+\_\+module\+\_\+spectrum}}
\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsection*{Functions/\+Subroutines}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
real(dp) function, dimension(0\+:nm,-\/nm\+:nm, size(wa\+\_\+strfunc, 2)), public \mbox{\hyperlink{namespacewa__module__spectrum_a94210db6db7ec44a727ce892d7487bbd}{wa\+\_\+module\+\_\+spectrum\+::nma\+\_\+energyfromstreamfunc\+\_\+wa}} (wa\+\_\+\+Strfunc)
\item 
real(dp) function, dimension(0\+:nm, size(wa\+\_\+strfunc, 2)), public \mbox{\hyperlink{namespacewa__module__spectrum_a422aa5d87140911d8e9e63407f3571ec}{wa\+\_\+module\+\_\+spectrum\+::na\+\_\+energyfromstreamfunc\+\_\+wa}} (wa\+\_\+\+Strfunc)
\item 
real(dp) function, dimension(0\+:nm,-\/nm\+:nm, size(wa\+\_\+strfunc, 2)), public \mbox{\hyperlink{namespacewa__module__spectrum_ab97b688180493fb822b3bcf43782dc1a}{wa\+\_\+module\+\_\+spectrum\+::nma\+\_\+enstrophyfromstreamfunc\+\_\+wa}} (wa\+\_\+\+Strfunc)
\item 
real(dp) function, dimension(0\+:nm, size(wa\+\_\+strfunc, 2)), public \mbox{\hyperlink{namespacewa__module__spectrum_a2e08db747791bf134ab644d000842661}{wa\+\_\+module\+\_\+spectrum\+::na\+\_\+enstrophyfromstreamfunc\+\_\+wa}} (wa\+\_\+\+Strfunc)
\end{DoxyCompactItemize}
\doxysubsection*{Variables}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
real(dp), public \mbox{\hyperlink{namespacewa__module__spectrum_ab47445d9015c3d3a5b77dca3798bb318}{wa\+\_\+module\+\_\+spectrum\+::wa\+\_\+spectrum\+\_\+vmiss}} = -\/999.\+000
\end{DoxyCompactItemize}
